Bus2IP_Clk

Bus2IP_Reset

Bus2IP_Data 32 Bus2IP_BE 4 Bus2IP_RdCE 3 Bus2IP_WrCE 3

IP2Bus_Data 32

IP2Bus_RdAck

IP2Bus_WrAck

IP2Bus_Error slv_reg_read_sel 3 slv_reg_write_sel 3 slv_read_ack

slv_write_ack

“one hot”

8

8

8

8 slv_ip2bus_data

slv_reg0

slv_reg1

slv_reg2 ‘0’

‘0’

Original Design PLB